// 
//     Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
//     or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
//     distributed with this work for additional information
//     regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
//     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
//     "License"); you may not use this file except in compliance
//     with the License.  You may obtain a copy of the License at
// 
//       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
// 
//     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
//     software distributed under the License is distributed on an
//     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
//     KIND, either express or implied.  See the License for the
//     specific language governing permissions and limitations
//     under the License.
//

= Настройка сервера баз данных MySQL в операционной системе Windows
:jbake-type: tutorial
:jbake-tags: tutorials 
:jbake-status: published
:icons: font
:syntax: true
:source-highlighter: pygments
:toc: left
:toc-title:
:description: Настройка сервера баз данных MySQL в операционной системе Windows - Apache NetBeans
:keywords: Apache NetBeans, Tutorials, Настройка сервера баз данных MySQL в операционной системе Windows

Сервер баз данных MySQL является одним из наиболее популярных среди серверов баз данных с открытым исходным кодом, используемых при разработке веб-приложений.

Этот документ рекомендует использовать последовательность действий по настройке сервера базы данных MySQL версии 5.6 в ОС Windows. Сведения о конфигурации MySQL не рассматриваются, приводитсятолько последовательность необходимых шагов.

Подробнее об установке и настройке сервера баз данных MySQL для других операционных систем см. в документации link:http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/installing.html[+Установка и обновление MySQL+].

*Примечание.* link:../../72/ide/install-and-configure-mysql-server.html[+ Настройка сервера баз данных MySQL версии 5.1 в операционной системе Windows+] - этот документ содержит инструкции по установке сервера MySQL версии 5.1 в Windows.





== Начало загрузки

1. Перейдите по адресу link:http://dev.mysql.com/downloads/installer/[+http://dev.mysql.com/downloads/installer/+].
2. Нажмите кнопку 'Загрузить'.
3. Сохраните файл программы установки на вашем компьютере.

<<top,В начало>>


== Начало установки

После завершения загрузки запустите программу установки следующим образом.

1. Щелкните правой кнопкой мыши загруженный установочный файл (например,  ``mysql-installer-community-5.6.14.0.msi`` ) и выберите пункт 'Выполнить'.
Запустится программа установки MySQL.
2. На панели приветствия выберите 'Установить продукты MySQL'.
3. На панели информации о лицензии ознакомьтесь с лицензионным соглашением, установите флажок принятия и нажмите кнопку 'Далее'.
4. На панели 'Найти последние продукты' нажмите кнопку 'Выполнить'. 
После завершения операции нажмите кнопку 'Далее'.
5. На панели "Тип настройки" выберите параметр "Пользовательская", а затем нажмите кнопку "Далее".
6. На панели 'Выбор компонентов обеспечения' убедитесь, что выбран MySQL Server 5.6.x, и нажмите кнопку 'Далее'.
7. На панели 'Проверить требования' нажмите кнопку 'Далее'.
8. На панели 'Установка' нажмите кнопку 'Выполнить'.
После успешного завершения установки сервера на панели 'Установка' отображается информационное сообщение. Нажмите кнопку "Далее".
9. На странице 'Настройка' нажмите кнопку 'Далее'.
10. На первой странице конфигурации сервера MySQL (1/3) установите следующие параметры:
* *Тип конфигурации сервера*. Выберите вариант 'Компьютер для разработки'.
* *Включите поддержку сети TCP/IP*. Убедитесь, что флажок установлен, и задайте следующие параметры ниже:
* *Номер порта*. Укажите порт подключения. По умолчанию установлено значение 3306; не следует изменять его без необходимости.
* *Откройте порт брандмауэра для доступа к сети*. Выберите исключение добавления брандмауэра для указанного порта.
* *Расширенная настройка.* Выберите флажок 'Показать расширенные параметры' для отображения дополнительной страницы конфигурации для настройки расширенных параметров для экземпляра сервера (если требуется).

*Примечание.* При выборе этого параметра необходимо перейти к панели для установки параметров сети, где будет отключен брандмауэр для порта, используемого сервером MySQL.

Нажмите кнопку "Далее".
11. На второй странице конфигурации сервера MySQL (2/3) установите следующие параметры:
* *Пароль учетной записи root*.
* *Пароль root для MySQL*. Введите пароль пользователя root.
* *Повторите ввод пароля*. Повторно введите пароль пользователя root.

*Примечание.* Пользователь root - это пользователь, который имеет полный доступ к серверу баз данных MySQL - создание, обновление и удаление пользователей и так далее. Запомните пароль пользователя root (администратора) – он понадобится вам при создании примера базы данных.

* *Учетные записи пользователя MySQL*. Нажмите кнопку 'Добавить пользователя' для создания учетной записи пользователя. В диалоговом окне 'Сведения о пользователе MySQL' введите имя пользователя, роль базы данных и пароль (например,  ``!phpuser`` ). Нажмите кнопку "ОК".
Нажмите кнопку "Далее".
[start=12]
. На третьей странице конфигурации сервера MySQL (3/3) установите следующие параметры:
* *Имя службы Windows*. Укажите имя службы Windows, которая будет использоваться для экземпляра сервера MySQL.
* *Запустите сервер MySQL при запуске системы*. Не снимайте этот флажок, если сервер MySQL требуется для автоматического запуска при запуске системы.
* *Запуск службы Windows в качестве*. Возможны следующие варианты.
* *Стандартная системная учетная запись*. Рекомендуется для большинства сценариев.
* *Нестандартный пользователь*. Существующая учетная запись пользователя рекомендуется для сложных сценариев.
Нажмите кнопку "Далее".
[start=13]
. На странице 'Обзор конфигурации' нажмите кнопку 'Далее'.
. После успешного завершения настройки на панели 'Завершение' появляется информационное сообщение. Нажмите кнопку "Завершить".

*Примечание.* Для проверки успешности настройки запустите диспетчер задач. Если  ``MySQLd-nt.exe``  присутствует в списке 'Процессы', сервер базы данных запущен.

<<top,В начало>>

link:/about/contact_form.html?to=3&subject=Feedback:%20Setting%20Up%20the%20MySQL%20Database%20Server%20in%20the%20Windows%20Operating%20System[+Отправить отзыв по этому учебному курсу+]



== Дополнительные сведения

* link:http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=nb8000&id=NBDAG1790[+Работа с базами данных и подключение к ним+] в документе _Разработка приложений в IDE NetBeans_
* link:../../trails/php.html[+Учебная карта по PHP+]
* link:mysql.html[+Подключение к базе данных MySQL+]
* link:http://www.mysql.com/why-mysql/java/[+MySQL и Java: материалы+]
* link:http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/index.html[+Справочное руководство по MySQL 5.6+]

<<top,В начало>>

