// 
//     Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
//     or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
//     distributed with this work for additional information
//     regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
//     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
//     "License"); you may not use this file except in compliance
//     with the License.  You may obtain a copy of the License at
// 
//       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
// 
//     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
//     software distributed under the License is distributed on an
//     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
//     KIND, either express or implied.  See the License for the
//     specific language governing permissions and limitations
//     under the License.
//

= 継続的ビルド・サーバー上のPHPに対するサポート
:jbake-type: tutorial
:jbake-tags: tutorials 
:jbake-status: published
:icons: font
:syntax: true
:source-highlighter: pygments
:toc: left
:toc-title:
:description: 継続的ビルド・サーバー上のPHPに対するサポート - Apache NetBeans
:keywords: Apache NetBeans, Tutorials, 継続的ビルド・サーバー上のPHPに対するサポート

|===
|このスクリーンキャストでは、HudsonおよびJenkins継続的ビルド・サーバー上でPHPアプリケーションを設定する方法を示します。継続的ビルドとは何か、およびPHPアプリケーションで継続的ビルドが有用な理由の概要を示します。PHPアプリケーション用にビルド・ジョブを起動する方法および結果にアクセスする方法も示します。

作成者: Jeff Rubinoff
時間: 9:21
link:http://bits.netbeans.org/media/php-continuous-builds.flv[+ダウンロード+] (21.7MB)

link:/about/contact_form.html?to=3&subject=Feedback:%20PHP%20Continuous%20Builds%20Screencast[+このチュートリアルに関するご意見をお寄せください+]
 |  
|===
